★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
☆
★	ＢＧＭ機能について
☆
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★


  HEwin ではEUP 形式とスタンダードMIDIファイル形式の演奏データをBGM として
演奏できる機能があります。
	・EUP 形式の演奏データファイル名は拡張子“.EUP”です。
	・スタンダードMIDIファイル形式のファイル名は拡張子“.MID”です。

  現HEwin はMIDIのみをサポートしており，内蔵音源はサポートしていません。ま
た，RS-232C MIDI アダプタのサポートもしていません。


******************************************************************************
☆	BGM 機能の基本操作
******************************************************************************

    ・[PLAY]

        　登録曲の演奏を開始します。

    ・[title]

        　登録曲のタイトルを入力・変更します。

    ・[filename]

        　演奏データファイルのファイル名を指定・変更します。

    ・[init.file]

        　演奏開始前に音源に送信するMEX データファイルを指定します。
        　収録ファイル中のGSSTD.MEX ，MT32.MEXはそれぞれ，GS音源を標
        準状態，MT-32 互換モードに設定するためのデータファイルです。
        　演奏を開始する前に，GS音源を初期化したりMT-32 互換モードに
        したい場合は，これらのMEX データファイルを指定してください。

    ・[CLEAR]

        　曲を登録解除します。

    ・[APPEND]

        　BGM リストに演奏データファイルを追加します。

    ・[FILE]

        (C) Clear all
        (S) Save list
        (L) Load list

        (C) Clear all

            BGM リストに登録されている曲をすべて消去します。

        (S) Save list

            BGM リストの内容をファイルに保存します
            ファイル名の拡張子は.BGM です。

        (L) Load list

            BGM リストの内容をファイルから読み込みます。
            ファイル名の拡張子は.BGM です。

    ・[STOP]

        演奏を中止します。

    ・[SETUP]

        (M) Play Mode
        (S) SMF default port
        (P) MEX send port
        (W) MEX send Wait time

        (M) Play Mode

            演奏モードを指定します。

                (C) Continue        登録されている曲を順に再生します。
                                    最後の曲が演奏し終わると演奏を中止
                                    します
                (R) Repeat all      登録されている曲を順に演奏します。
                                    最後の曲が演奏し終わると最初の曲に
                                    戻ります
                (O) Repeat one      １曲だけを連続して演奏します。
                (S) Shuffle         登録されている曲をランダムに演奏し
                                    ます。

        (S) SMF default port

            スタンダードMIDIファイル形式の演奏データファイルの演奏データ
            出力MIDIポートを指定します。

        (P) MEX send port

            MEX データファイルの出力MIDIポートを指定します。

        (W) MEX send Wait time

            MEX データファイルの出力時のウェイトを指定します。


    ・[HELP]

        この説明を表示します。


******************************************************************************
☆	注意・補足，その他
******************************************************************************


	●	ＭＥＸファイルについて，

	　MEX ファイルはMIDI音源を初期化するためのデータファイルです。
	　MEX ファイルはHEat（ver.1.02b 以降）のMIDIファイラ機能（MF.CFG）で作
	成可能です（ただしFMT-403 ではMIDI IN によってGS音源部のデータが読み取
	れないためMEX ファイルの作成はできません）。
	　MEX ファイルの中身はMIDI音源に送信するデータがそのまま書き込まれてい
	るだけですので，ダンプリスト打ち込みツール（DIN.EXP等）で作成可能です。


******************************************************************************
☆	Developer's notices
******************************************************************************

	　BGM 機能はEUP ファイル，スタンダードMIDIファイルの演奏が可能です。
	　対応はMIDIだけです（RS-232C MIDIアダプタには対応していません）。
	　独自の演奏ドライバを使っているので，富士通純正EUP ドライバ(?) とは若干
	演奏のニュアンスが異なるかもしれません（少なくとも純正EUP ドライバよりも
	重い…）。
	　EUP ヘッダのミュートやキートランスポーズ，キーバイアイ（ベロシティオ
	フセット）には対応していません。

